-- 订阅消息模板配置
-- 数据库：pap_cytx

USE `pap_cytx`;

-- sys_wechat_app 新增订阅消息模板字段
ALTER TABLE `sys_wechat_app`
  ADD COLUMN `subscribe_templates` text DEFAULT NULL COMMENT '订阅消息模板配置JSON' AFTER `token_expires_at`;

-- wechat_user 新增小程序版本字段（用于订阅消息推送到对应版本）
ALTER TABLE `wechat_user`
  ADD COLUMN `mp_env_version` varchar(20) DEFAULT 'release' COMMENT '小程序版本: develop/trial/release' AFTER `patient_id`;

-- 更新 pap_mini_cytx 应用的模板配置
UPDATE `sys_wechat_app` SET `subscribe_templates` = '{"audit_result":"OcMLIGS8pMnpGzZmPkdMEOmmWmvvvU_nN-kmiK5sUGE"}' WHERE `remark` = 'pap_mini_cytx';
