CREATE TABLE `content` (
  `id` int NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '主键',
  `content_key` varchar(50) NOT NULL COMMENT '内容标识(唯一)',
  `title` varchar(100) NOT NULL COMMENT '标题',
  `remark` varchar(200) DEFAULT NULL COMMENT '备注',
  `content` longtext COMMENT '富文本内容',
  `status` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '1' COMMENT '状态(1:启用 0:禁用)',
  `sort` int NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '排序(数值越大越靠前)',
  `create_by` int DEFAULT NULL COMMENT '创建人',
  `create_time` datetime DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创建时间',
  `update_by` int DEFAULT NULL COMMENT '修改人',
  `update_time` datetime DEFAULT NULL ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '修改时间',
  `is_deleted` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '是否删除(0:否 1:是)',
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `uk_content_key` (`content_key`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=7 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci COMMENT='内容管理表';

-- 初始化首页内容
INSERT INTO `content` (`content_key`, `title`, `content`, `remark`, `status`, `sort`) VALUES
('index_content', '肠愈同行患者关爱项目', '<p>您好！安心医患者关爱项目——肠愈同行患者关爱项目（下称"项目"）是由北京维康慈善基金会发起（下称"基金会"），提供基因检测（基因检测列表包含但不限于：KRAS NRAS BRAF ERBB2 PIK3CA）帮助结直肠癌患者及时得到规范化、有效的治疗，减轻肿瘤患者因疾病诊断产生的家庭经济负担，从而帮助到更多中国结直肠癌患者获益。</p>', '首页项目介绍内容', 1, 0),
('privacy_policy', '隐私协议', '<p>隐私协议内容待补充</p>', '隐私协议', 1, 0),
('about_us', '关于我们', '<p>关于我们内容待补充</p>', '关于我们', 1, 0);
